; SymGuard.def : Declares the module parameters for the DLL.

LIBRARY      "SymGuard"

EXPORTS
  DllCanUnloadNow     PRIVATE
  DllGetClassObject   PRIVATE
  DllRegisterServer   PRIVATE
  DllUnregisterServer PRIVATE

